From 6ae6c98d7c548c31520fd3e4bcc3bc39bd1b74e6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Florin Coras <fcoras@cisco.com>
Date: Tue, 28 Nov 2023 11:30:42 -0800
Subject: tcp: add counter for accepted connections

Type: improvement

Signed-off-by: Florin Coras <fcoras@cisco.com>
Change-Id: I2925134cfcfa36c14b3b69efa892b9b96fce2e6f
---
 src/vnet/tcp/tcp_error.def | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'src/vnet/tcp/tcp_error.def')

diff --git a/src/vnet/tcp/tcp_error.def b/src/vnet/tcp/tcp_error.def
index a6f0ce4b35f..87fdcc02615 100644
--- a/src/vnet/tcp/tcp_error.def
+++ b/src/vnet/tcp/tcp_error.def
@@ -49,3 +49,4 @@ tcp_error (RCV_WND, rcv_wnd, WARN, "Segment not in receive window")
 tcp_error (FIN_RCVD, fin_rcvd, INFO, "FINs received")
 tcp_error (LINK_LOCAL_RW, link_local_rw, ERROR, "No rewrite for link local connection")
 tcp_error (ZERO_RWND, zero_rwnd, WARN, "Zero receive window")
+tcp_error (CONN_ACCEPTED, conn_accepted, INFO, "Connections accepted")
\ No newline at end of file
-- 
cgit 1.2.3-korg

