From 3cbc04bea02fc60471dfe0c671ede3ca42c118c3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Florin Coras <fcoras@cisco.com>
Date: Mon, 2 Oct 2017 00:18:51 -0700
Subject: udp: refactor udp code

Change-Id: I44d5c9df7c49b8d4d5677c6d319033b2da3e6b80
Signed-off-by: Florin Coras <fcoras@cisco.com>
---
 src/vnet/udp/udp_error.def | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)

(limited to 'src/vnet/udp/udp_error.def')

diff --git a/src/vnet/udp/udp_error.def b/src/vnet/udp/udp_error.def
index bfdae0acc77..488e7bee7df 100644
--- a/src/vnet/udp/udp_error.def
+++ b/src/vnet/udp/udp_error.def
@@ -19,3 +19,9 @@ udp_error (NONE, "no error")
 udp_error (NO_LISTENER, "no listener for dst port")
 udp_error (LENGTH_ERROR, "UDP packets with length errors")
 udp_error (PUNT, "no listener punt")
+udp_error (ENQUEUED, "UDP packets enqueued")
+udp_error (FIFO_FULL, "UDP fifo full")
+udp_error (NOT_READY, "UDP connection not ready")
+udp_error (LISTENER, "UDP connected session")
+udp_error (CREATE_SESSION, "Failed to create UDP session")
+udp_error (EVENT_FIFO_FULL, "UDP session event fifo full")
-- 
cgit 1.2.3-korg

